\section{Grafik Langkah Pergerakan 2}

Pada grafik langkah pergerakan terdapat garis panah yang mengindikasikan 
sinyal masukan yang mempengaruhi setiap perubahan pada grafik langkah.
Garis panah menunjukkan arah sinyal itu sendiri.
\begin{center}
\includegraphics[scale=.4]{Screenshot_2021-04-09_21-49-01.png}
\end{center}
Pada grafik langkah pergerakan juga terdapat simbol input. 
\begin{center}
\includegraphics[scale=.4]{Screenshot_2021-04-09_21-52-46.png}
\end{center}
Berikut adalah contoh dari grafik langkah pergerakan dan rangkaian pneumatic nya
\begin{center}
\includegraphics[scale=.7]{Screenshot_2021-04-09_22-11-52.png}
\vspace{1cm} \\
\includegraphics[scale=.6]{Screenshot_2021-04-09_22-11-25.png}
\end{center}

\newpage
\section{Komponen Pneumatic}
Berikut komponen Pneumatic \\
\includegraphics[width=\textwidth]{Screenshot_2021-04-08_12-54-00.png}

\section{Komponen Electropneumatic}
Berikut komponen Electropneumatic\\
\includegraphics[width=\textwidth]{Screenshot_2021-04-08_08-25-38.png}

\newpage
\section{Lembar Kerja}
\include{sop_laporan.tex}
\input{lembar_kerja/pneumatic_9.tex}
\newpage
\input{lembar_kerja/electropneumatic_15.tex}
\newpage
\input{lembar_kerja/electropneumatic_16.tex}